Orthopaedic Leather Ankle Boots

Dostawca: Ashwood Melbourne
Typ:
Cena: 59.95

Sporty ankle boots in black with a modern and youthful design. They feature laces in a light grey colour that create an elegant contrast, as well as a side zip for easy wear. The soft inner lining provides comfort, while the durable non-slip sole ensures stable walking. An ideal pair for everyday casual use with a touch of style.

Black women's ankle boots with grey laces

Side zip for easy wear

Durable non-slip sole

Soft inner lining for comfort

Perfect for casual and youthful looks