Waterproof Orthopaedic Boots

Dostawca: Ashwood Melbourne
Typ:
Cena: 59.95

Women's ankle boots with a strong **boho-chic character**, ideal for those who love a unique and artistic style. The colourful design featuring **floral patterns** and geometric details is complemented by discreet pearls on the side, adding a touch of elegance. The mid-heel provides comfort for everyday wear while enhancing any outfit, from casual jeans to more distinctive ensembles.

Colourful boho design with floral & geometric patterns

Decorative pearls on the side for extra elegance

Comfortable mid-heel for stability and style

Side zip for easy on-and-off

Perfect for casual and unique bohemian looks