Leather Orthopaedic Knee-High Boots

Dostawca: Ashwood Melbourne
Typ:
Cena: 69.95

Women's knee-high boots in brown suede, featuring an elegant design that combines classic western style with modern lines. The high shaft hugs the leg, offering femininity and sophistication, while the sturdy heel provides height and comfort. A timeless piece that can be worn with dresses, skirts, or skinny jeans, creating elegant looks with style.

High women's suede boots

Brown shade with western aesthetic

Sturdy heel for comfort and elegance

Ideal for dresses and casual chic looks

Timeless style for all seasons