Premium Orthopaedic Leather Ankle Boots

Dostawca: Ashwood Melbourne
Typ:
Cena: 59.95

Women's ankle boots in a brown shade, made from soft leather for comfort and durability. The modern design with a round toe and practical strap fastening offers style and stability. The elastic and anti-slip sole ensures comfortable walking, making them ideal for everyday casual wear as well as for more elegant appearances on cooler days.

Brown women's ankle boots made from soft leather

Round toe and straps for secure fit

Modern and timeless design

Anti-slip and flexible sole

Ideal for casual and elegant looks